 3,'wr4.rhopw',   'unknown','formatted',0
 4,'wr4.inm',     'unknown','formatted',0
 5,'wr4.in0',     'old',    'formatted',0
 6,'wr4.output0', 'unknown','formatted',0
 7,'wr4.vorbup',  'unknown','formatted',0
 8,'wr4.clmsum',  'old',    'formatted',0
 9,'wr4.vtotal',  'unknown','formatted',0
10,'wr4.vcoul',   'unknown','formatted',0
11,'wr4.r2v',     'unknown','formatted',0
12,'wr4.clmup',   'unknown','formatted',0
13,'wr4.clmdn',   'unknown','formatted',0
16,'wr4.vsp','unknown','formatted',0
17,'wr4.vspdn',   'unknown','formatted',0
18,'wr4.vns','unknown','formatted',0
19,'wr4.vnsdn',   'unknown','formatted',0
20,'wr4.struct',  'old',    'formatted',0         
21,'wr4.scf0',    'unknown','formatted',0
28,'wr4.vrespsum','unknown','formatted',0
29,'wr4.vrespup', 'unknown','formatted',0
30,'wr4.vrespdn', 'unknown','formatted',0
