 3,'wr3.rhopw',   'unknown','formatted',0
 4,'wr3.inm',     'unknown','formatted',0
 5,'wr3.in0',     'old',    'formatted',0
 6,'wr3.output0', 'unknown','formatted',0
 7,'wr3.vorbup',  'unknown','formatted',0
 8,'wr3.clmsum',  'old',    'formatted',0
 9,'wr3.vtotal',  'unknown','formatted',0
10,'wr3.vcoul',   'unknown','formatted',0
11,'wr3.r2v',     'unknown','formatted',0
12,'wr3.clmup',   'unknown','formatted',0
13,'wr3.clmdn',   'unknown','formatted',0
16,'wr3.vsp','unknown','formatted',0
17,'wr3.vspdn',   'unknown','formatted',0
18,'wr3.vns','unknown','formatted',0
19,'wr3.vnsdn',   'unknown','formatted',0
20,'wr3.struct',  'old',    'formatted',0         
21,'wr3.scf0',    'unknown','formatted',0
28,'wr3.vrespsum','unknown','formatted',0
29,'wr3.vrespup', 'unknown','formatted',0
30,'wr3.vrespdn', 'unknown','formatted',0
