 3,'wr2.rhopw',   'unknown','formatted',0
 4,'wr2.inm',     'unknown','formatted',0
 5,'wr2.in0',     'old',    'formatted',0
 6,'wr2.output0', 'unknown','formatted',0
 7,'wr2.vorbup',  'unknown','formatted',0
 8,'wr2.clmsum',  'old',    'formatted',0
 9,'wr2.vtotal',  'unknown','formatted',0
10,'wr2.vcoul',   'unknown','formatted',0
11,'wr2.r2v',     'unknown','formatted',0
12,'wr2.clmup',   'unknown','formatted',0
13,'wr2.clmdn',   'unknown','formatted',0
16,'wr2.vsp','unknown','formatted',0
17,'wr2.vspdn',   'unknown','formatted',0
18,'wr2.vns','unknown','formatted',0
19,'wr2.vnsdn',   'unknown','formatted',0
20,'wr2.struct',  'old',    'formatted',0         
21,'wr2.scf0',    'unknown','formatted',0
28,'wr2.vrespsum','unknown','formatted',0
29,'wr2.vrespup', 'unknown','formatted',0
30,'wr2.vrespdn', 'unknown','formatted',0
